SPECsfs97 Result Χοπψριγητ 1997−2004 Στανδαρδ Περϕορμανχε Εϖαλυατιον Χορπορατιονª = Throughput (ops/sec)

Overall Response Time= msec

SPECsfs97 Result

© Copyright 1997-2004 Standard Performance Evaluation Corporation

=